Designed by:

Wojciech Zabołotny (wzab@ise.pw.edu.pl) and Wojciech Zaworski (zawor@ise.pw.edu.pl)

May be reproduced, modified and used for any (even commercial) purposes without any fee, however please do not remove information about the authors.

R12 10k

C5 100n

R9 3k6

R4 3k6

R7 30k

R16 47Ω

R17 10k

RV3 20k

RV2 10k R18 2k7

R15 2k

R11 5k6

R10 470Ω

RV1 1k

R1 3k6

R2 3k6

R3 3k6

R6 36k

C13 100n

R8 3k6

C14 100n

C1 1000μ

filters: R: 6 x 270Ω C: 6 x 91pF